r_0 (0.5 ¯m) =10 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.700 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.900 0.022 0.018 0.012 0.007 0.004 1.200 0.092 0.076 0.046 0.017 0.009 1.600 0.248 0.217 0.147 0.050 0.026 2.200 0.471 0.437 0.346 0.161 0.108

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.638 0.649 0.681 0.796 0.958 0.700 0.434 0.472 0.539 0.700 0.869 0.900 0.168 0.217 0.357 0.605 0.821 1.200 0.086 0.096 0.166 0.450 0.752 1.600 0.100 0.103 0.120 0.269 0.582 2.200 0.124 0.126 0.131 0.171 0.155

r_0 (0.5 ¯m) =15 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.700 0.037 0.033 0.022 0.010 0.007 0.900 0.119 0.106 0.067 0.024 0.013 1.200 0.289 0.266 0.191 0.068 0.027 1.600 0.490 0.467 0.377 0.175 0.070 2.200 0.682 0.664 0.588 0.369 0.197

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.310 0.321 0.360 0.461 0.547 0.700 0.076 0.088 0.155 0.358 0.500 0.900 0.062 0.066 0.094 0.260 0.458 1.200 0.073 0.075 0.085 0.177 0.402 1.600 0.094 0.095 0.101 0.133 0.296 2.200 0.121 0.121 0.125 0.145 0.162

r_0 (0.5 ¯m) =20 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.020 0.018 0.014 0.008 0.005 0.700 0.103 0.093 0.061 0.025 0.012 0.900 0.239 0.220 0.155 0.057 0.024 1.200 0.437 0.414 0.327 0.140 0.056 1.600 0.623 0.603 0.521 0.286 0.134 2.200 0.776 0.763 0.703 0.490 0.299

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.104 0.127 0.175 0.293 0.410 0.700 0.057 0.060 0.086 0.201 0.353 0.900 0.057 0.059 0.071 0.164 0.307 1.200 0.070 0.072 0.078 0.126 0.255 1.600 0.092 0.093 0.097 0.120 0.180 2.200 0.119 0.120 0.122 0.142 0.163

r_0 (0.5 ¯m) =25 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.056 0.049 0.032 0.015 0.009 0.700 0.203 0.180 0.114 0.045 0.022 0.900 0.370 0.340 0.238 0.095 0.043 1.200 0.565 0.536 0.424 0.199 0.104 1.600 0.723 0.701 0.608 0.357 0.234 2.200 0.841 0.827 0.765 0.555 0.438

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.049 0.059 0.096 0.195 0.303 0.700 0.047 0.049 0.070 0.142 0.260 0.900 0.056 0.058 0.070 0.132 0.222 1.200 0.067 0.068 0.075 0.117 0.165 1.600 0.088 0.089 0.093 0.120 0.130 2.200 0.120 0.120 0.123 0.133 0.133

r_0 (0.5 ¯m) =30 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.095 0.081 0.050 0.023 0.013 0.700 0.276 0.246 0.152 0.065 0.031 0.900 0.449 0.415 0.286 0.129 0.061 1.200 0.632 0.603 0.473 0.255 0.131 1.600 0.771 0.749 0.646 0.428 0.264 2.200 0.870 0.857 0.790 0.621 0.465

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.043 0.049 0.083 0.153 0.245 0.700 0.045 0.047 0.066 0.125 0.207 0.900 0.055 0.056 0.068 0.114 0.192 1.200 0.067 0.068 0.074 0.100 0.161 1.600 0.087 0.088 0.093 0.110 0.135 2.200 0.120 0.120 0.122 0.129 0.137

r_0 (0.5 ¯m) =35 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.138 0.118 0.070 0.031 0.018 0.700 0.342 0.306 0.193 0.079 0.043 0.900 0.514 0.476 0.340 0.148 0.082 1.200 0.683 0.653 0.527 0.276 0.170 1.600 0.805 0.784 0.690 0.447 0.318 2.200 0.891 0.879 0.819 0.636 0.518

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.039 0.044 0.075 0.137 0.203 0.700 0.044 0.046 0.061 0.120 0.175 0.900 0.054 0.055 0.065 0.112 0.164 1.200 0.066 0.067 0.073 0.101 0.139 1.600 0.087 0.088 0.091 0.111 0.127 2.200 0.119 0.120 0.122 0.130 0.135

r_0 (0.5 ¯m) =40 cm

Strehl table : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.184 0.152 0.091 0.038 0.024 0.700 0.402 0.352 0.232 0.091 0.058 0.900 0.569 0.521 0.385 0.163 0.110 1.200 0.724 0.687 0.569 0.294 0.217 1.600 0.833 0.808 0.722 0.466 0.378 2.200 0.907 0.892 0.839 0.650 0.574

FWHM table (arcsec) : mR ˘ (¯m) 10 12 14 16 18

0.500 0.037 0.043 0.068 0.130 0.174 0.700 0.043 0.045 0.057 0.117 0.147 0.900 0.053 0.055 0.063 0.109 0.136 1.200 0.065 0.067 0.071 0.100 0.115 1.600 0.087 0.088 0.090 0.110 0.119 2.200 0.119 0.120 0.121 0.129 0.132